H_{131} =

2 h − 6 μ + U − (√_2 3 t ) 0 −2 t 0 0 0^{2 t√}_3 − (√_2 3 t ) 2 h − 6 μ + U √ 6 t 0 − (√ 3 t ) 0^{2 t√}_3 0 0 √ 6 t 2 h − 6 μ + 2 U 0 0 0 0 0 −2 t 0 0 2 h − 6 μ + 2 U − (√ 2 t ) 0 0 0 0 − (√ 3 t ) 0 − (√ 2 t ) 2 h − 6 μ + 2 U 2 t 0 0 0 0 0 0 2 t 2 h − 6 μ + 2 U 0 0

0^{2 t√}_3 0 0 0 0 2 h − 6 μ + U −2

√_2 3 t 2 t√ 3 0 0 0 0 0 −2

√_2 3 t 2 h − 6 μ + U